Test nr 1 Pyt.1. Wskaż fałszywą równość: 1. i = e^{iπ}2 2. i = −^1_i 3. e^{iϕ} = sin ϕ + i cos ϕ 4. z = z^∗ dla z ∈ R Pyt.2. Dla każdego z ∈ C prawdziwy jest warunek:

1. z^3 = −iz 2. zz^∗ ≠ z^∗z 3. z^∗z ≥ 0 4.^z_{z∗} ∈ R Pyt.3. Jeśli dla funkcji f zachodzi ∫ f^∗f dτ = N dla 1<N <∞, to: 1. funkcja jest znormalizowana 2. funkcja jest ortonormalna 3. funkcja jest ciągła 4. funkcja jest całkowalna w kwadracie Pyt.4. Dwóm różnym wartościom własnym dowolnego operatora α̂:

1. może odpowiadać kilka (więcej niż dwie) funkcji własnych 2. odpowiadają dokładnie dwie funkcje własne 3. odpowiadają funkcje własne, które nie są ortogonalne 4. operatorowi α̂ nie może odpowiadać więcej niż jedna wartość własna

Pyt.5. Zbiór funkcji f_i jest zbiorem funkcji ortogonalnych, jeśli: 1. ∀_{i,j} ∫ f^∗_i f_j dτ < ∞ 2. ∀_{i,j i≠j} ∫ f^∗_i f_j dτ = 0 3. ∀_{i,j} ∫ f^∗_i f_j dτ = ∫ f_if^∗_j dτ 4. ∀_{i,j i≠j} ∃_{N<∞} ∫ f^∗_i f_j dτ = N Pyt.6. Który z podanych niżej operatorów jest liniowy (f jest funkcją z dziedziny operatora α̂):

1. α̂f = f^12 2. α̂f = 2f 3. α̂f = f^2 4. α̂f = e^f Pyt.7. Jeśli operator α̂ jest hermitowski, to: 1. istnieje takie a będące wartością własną tego operatora, że a ≠ a^∗ 2. a ∈ R dla dowolnej wartości własnej tego operatora 3. ∀_{i,j} ∫ f^∗_i α̂f_j dτ = a ∫ f^∗_i f_j dτ, gdzie a ∈ R 4. dla dowolnego operatora β̂ zachodzi: α̂β̂ = β̂α̂ Pyt.8. Który operator nie jest hermitowski: 1. ix 2.^{d2}_{dx2} +^{d2}_{dy2} +^{d2}_{dz2} 3. i^d_{dx} 4. x